NCD(x,x)=0の実験(C(xx)=c(x))

中間発表のスライド(x=99421 xx=198842)
gzip:C(x)=58077 C(xx)=114969  NCD=0.49...
bzip2:C(x)=63373 C(x)=73429 NCD=0.13...


中間発表pdfファイル(xx=68268 x=34134)
gzip:C(x)=28984 C(xx)=57176 NCD=0.49...
bzip2:C(x)29286 C(xx)35756 NCD=0.22...

中間発表のtexファイル(x=6342 xx=12684)
gzip:C(x)=3077 C(xx)=3162 NCD=0.026...
bzip2:C(x)=3142 C(xx)=3662 NCD=0.141...
